Imadegawa-St.

Higashi-Ohji-St.

Higashi-Ichijo-St.

Mikage-St.

Higashi-Kuramaguchi-St.

Physics Dept.

North Campus

Shiran-Kaikan

Kyodai-Kaikan

Kitashirakawa-House

N

Hotel Map

Konoe-st.

Hyakumanben cross

Seifu-Kaikan

Old Shirakawa-St.

Kawabata-St. Keihan-line Demachiyanagistation

Kamo-River

Domitry for

Yukawa hall

Shirakawa-St.

Daiichikangyo-Bank